=-=-=-= Para responder por e-mail, escreva acima dessa linha =-=-=-=

URL : https://192.168.4.177/glpi/index.php?redirect=ticket_558_Ticket$1
 Sem uma resposta, o chamado será fechado automaticamente após 2 dias
 Data da solução : 02-08-2023 08:26
 Tipo da solução : 
 Solução : 
Sensor final de parada estava torto e não parava a cabeça da impressão. e cabeça de impressão também foi regulada altura. 

Chamado: Descrição

Título : PROTOCOLADORA
 Requerentes : Evelise Mendonça Cintra 
 Data de abertura : 01-08-2023 20:27
 Data de fechamento : 
 Origem da requisição : Via Sistema
Item associado :

Atribuído para técnicos : gustavo giovanella 
 Status : Solucionado

Urgência : Média
 Impacto : Médio
 Prioridade : Média

Categoria : INFORMÁTICA &gt; INFRAESTRUTURA &gt; IMPRESSORA &gt; PROTOCOLADORAS 
 Descrição : 
Prezados, boa noite.

Solicito a manutenção da protocoladora.
Prazo de entrega de trabalhos - 07/08/2023

Atenciosamente.

Evelise Mendonça Cintra
Oficial de Ensino e Pesquisa

Número de acompanhamentos : 0

Número de tarefas : 0

-- 
Este e-mail é um serviço automatizado de resposta do suporte
Gerado automaticamente pelo GLPI

=_=_=_= Para responder por e-mail, escreva abaixo dessa linha =_=_=_=